LD_2,Q^2=0.6,ε=0.37,θ_{pq}=0.522,π^-

0

1

2

3

4

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

2012/05/21 10.47

0 1 2 3 4

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.1223 / 7 Constant 3.772 Mean 0.5259E-02 Sigma 0.6101E-02

0

1

2

3

4

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.8292E-01/ 7 Constant 3.633 Mean 0.2367E-03 Sigma 0.7170E-02

MissMass

LD_2,Q^2=0.6,ε=0.37,θ_{pq}=0.522,π^-

0 0.25 0.5 0.75 1

0 100 200 300

2012/05/21 10.47

1 0

1

2

0 100 200 300 2

0 0.5 1 1.5 2

0 100 200 300 3 0 0.2 0.4 0.6 0.8

0 100 200 300 4

0 0.1 0.2 0.3 0.4

0 100 200 300

5 ϕ_{πq}

LD_2,Q^2=0.6,ε=0.37,θ_{pq}=4,π^-

0 0.5 1 1.5 2

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

2012/05/21 10.47

0 0.5 1 1.5 2

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.1058E-01/ 7 Constant 2.018 Mean 0.4621E-02 Sigma 0.8108E-02

0 0.5 1 1.5 2

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.1119E-01/ 7 Constant 1.988 Mean -0.1201E-04 Sigma 0.8854E-02

MissMass

LD_2,Q^2=0.6,ε=0.37,θ_{pq}=4,π^-

0

0.005

0.01

0.015

0 100 200 300

2012/05/21 10.47

1 0

0.2

0.4

0.6

0 100 200 300 2

0

1

2

0 100 200 300 3 0

1

2

3

0 100 200 300 4

0 0.5 1 1.5 2

0 100 200 300

5 ϕ_{πq}

LD_2,Q^2=0.6,ε=0.74,θ_{pq}=0,π^-

0

5

10

15

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

2012/05/21 10.48

0

5

10

15

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.4693 / 7 Constant 16.51 Mean 0.5347E-02 Sigma 0.5982E-02

0

5

10

15

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.3501 / 7 Constant 15.84 Mean 0.2772E-03 Sigma 0.7107E-02

MissMass

LD_2,Q^2=0.6,ε=0.74,θ_{pq}=0,π^-

0

2

4

6

0 100 200 300

2012/05/21 10.48

1 0 2.5 5 7.5 10

0 100 200 300 2

0

2

4

6

8

0 100 200 300 3 0 1 2 3 4

0 100 200 300 4

0 0.5 1 1.5 2

0 100 200 300

5 ϕ_{πq}

LD_2,Q^2=0.75,ε=0.43,θ_{pq}=0,π^-

0 1 2 3 4

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

2012/05/21 10.48

0 1 2 3 4

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.1837E-01/ 7 Constant 3.850 Mean 0.4983E-02 Sigma 0.7527E-02

0 1 2 3 4

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.2128E-01/ 7 Constant 3.785 Mean 0.8788E-04 Sigma 0.8320E-02

MissMass

LD_2,Q^2=0.75,ε=0.43,θ_{pq}=0,π^-

0

0.5

1

0 100 200 300

2012/05/21 10.48

1 0

1

2

0 100 200 300 2

0

0.5

1

1.5

2

0 100 200 300 3 0 0.25 0.5 0.75 1

0 100 200 300 4

0

0.2

0.4

0.6

0 100 200 300 5 0

0.1

0.2

0.3

0 100 200 300

6 ϕ_{πq}

LD_2,Q^2=0.75,ε=0.43,θ_{pq}=4,π^-

0 0.5 1 1.5 2

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

2012/05/21 10.49

0 0.5 1 1.5 2

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.4503E-02/ 7 Constant 2.059 Mean 0.4266E-02 Sigma 0.9652E-02

0 0.5 1 1.5 2

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.4007E-02/ 7 Constant 2.044 Mean -0.3754E-03 Sigma 0.1034E-01

MissMass

LD_2,Q^2=0.75,ε=0.43,θ_{pq}=4,π^-

0

0.005

0.01

0.015

0.02

0 100 200 300

2012/05/21 10.49

1 0

0.2

0.4

0.6

0.8

0 100 200 300 2

0

1

2

3

0 100 200 300 3 0

1

2

3

0 100 200 300 4

0 0.5 1 1.5 2

0 100 200 300 5 0 0.25 0.5 0.75 1

0 100 200 300

6 ϕ_{πq}

LD_2,Q^2=1,ε=0.33,θ_{pq}=0,π^-

0 0.2 0.4 0.6 0.8

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

2012/05/21 10.49

0 0.2 0.4 0.6 0.8

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.5546E-03/ 7 Constant 0.8656 Mean 0.4497E-02 Sigma 0.9735E-02

0 0.2 0.4 0.6 0.8

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.2267E-02/ 7 Constant 0.8626 Mean -0.9125E-04 Sigma 0.1027E-01

MissMass

LD_2,Q^2=1,ε=0.33,θ_{pq}=0,π^-

0 0.1 0.2 0.3 0.4

0 100 200 300

2012/05/21 10.49

1 0

0.2

0.4

0.6

0.8

0 100 200 300 2

0

0.2

0.4

0 100 200 300 3 0

0.1

0.2

0.3

0 100 200 300 4

0

0.05

0.1

0.15

0 100 200 300

5 ϕ_{πq}

LD_2,Q^2=1,ε=0.33,θ_{pq}=4,π^-

0

0.2

0.4

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

2012/05/21 10.50

0

0.2

0.4

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.4077E-03/ 7 Constant 0.4861 Mean 0.3561E-02 Sigma 0.1201E-01

0

0.2

0.4

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.5716E-03/ 7 Constant 0.4833 Mean -0.1264E-02 Sigma 0.1284E-01

MissMass

LD_2,Q^2=1,ε=0.33,θ_{pq}=4,π^-

0

0.005

0.01

0 100 200 300

2012/05/21 10.50

1 0

0.1

0.2

0.3

0 100 200 300 2

0 0.25 0.5 0.75 1

0 100 200 300 3 0 0.2 0.4 0.6 0.8

0 100 200 300 4

0

0.2

0.4

0 100 200 300

5 ϕ_{πq}

LD_2,Q^2=1,ε=0.65,θ_{pq}=0,π^-

0

1

2

3

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

2012/05/21 10.50

0

1

2

3

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.9997E-02/ 7 Constant 3.385 Mean 0.4587E-02 Sigma 0.9465E-02

0

1

2

3

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.5336E-02/ 7 Constant 3.352 Mean -0.9369E-04 Sigma 0.1029E-01

MissMass

LD_2,Q^2=1,ε=0.65,θ_{pq}=0,π^-

0 0.5 1 1.5 2

0 100 200 300

2012/05/21 10.50

1 0

1

2

3

0 100 200 300 2

0 0.5 1 1.5 2

0 100 200 300 3 0

0.5

1

0 100 200 300 4

0

0.2

0.4

0.6

0 100 200 300

5 ϕ_{πq}

LD_2,Q^2=1.6,ε=0.27,θ_{pq}=0,π^-

0

0.05

0.1

0.15

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

2012/05/21 10.51

0

0.05

0.1

0.15

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.2795E-02/ 19 Constant 0.1330 Mean 0.6699E-02 Sigma 0.1686E-01

0

0.05

0.1

0.15

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.3218E-02/ 19 Constant 0.1314 Mean -0.4411E-03 Sigma 0.1783E-01

MissMass

LD_2,Q^2=1.6,ε=0.27,θ_{pq}=0,π^-

0

0.05

0.1

0 100 200 300

2012/05/21 10.51

1 0

0.05

0.1

0 100 200 300 2

0 0.025

0.05

0.075 0.1

0 100 200 300 3 0

0.02

0.04

0.06

0 100 200 300 4

0

0.02

0.04

0 100 200 300 5 0

0.01

0.02

0.03

0 100 200 300

6 ϕ_{πq}

LD_2,Q^2=1.6,ε=0.27,θ_{pq}=4,π^-

0 0.025

0.05

0.075 0.1

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

2012/05/21 10.51

0 0.025

0.05

0.075 0.1

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.1711E-02/ 19 Constant 0.1014 Mean 0.4065E-02 Sigma 0.1860E-01

0 0.025

0.05

0.075 0.1

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.1830E-02/ 19 Constant 0.1012 Mean -0.1365E-02 Sigma 0.1887E-01

MissMass

LD_2,Q^2=1.6,ε=0.27,θ_{pq}=4,π^-

0

0.01

0.02

0.03

0 100 200 300

2012/05/21 10.51

1 0

0.05

0.1

0.15

0 100 200 300 2

0

0.1

0.2

0 100 200 300 3 0 0.05 0.1 0.15 0.2

0 100 200 300 4

0

0.05

0.1

0.15

0 100 200 300 5 0 0.02

0.04

0.06

0.08

0 100 200 300

6 ϕ_{πq}

LD_2,Q^2=1.6,ε=0.63,θ_{pq}=-4,π^-

0 0.1 0.2 0.3 0.4

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

2012/05/21 10.52

0 0.1 0.2 0.3 0.4

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.6181E-02/ 19 Constant 0.3828 Mean 0.5545E-02 Sigma 0.1796E-01

0 0.1 0.2 0.3 0.4

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.6916E-02/ 19 Constant 0.3821 Mean -0.4310E-03 Sigma 0.1819E-01

MissMass

LD_2,Q^2=1.6,ε=0.63,θ_{pq}=-4,π^-

0

0.2

0.4

0 100 200 300

2012/05/21 10.52

1 0

0.2

0.4

0.6

0 100 200 300 2

0

0.2

0.4

0.6

0 100 200 300 3 0

0.2

0.4

0 100 200 300 4

0 0.1 0.2 0.3 0.4

0 100 200 300 5 0

0.1

0.2

0.3

0 100 200 300

6 ϕ_{πq}

LD_2,Q^2=1.6,ε=0.63,θ_{pq}=0,π^-

0

0.2

0.4

0.6

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

2012/05/21 10.52

0

0.2

0.4

0.6

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.1234E-01/ 19 Constant 0.6290 Mean 0.6709E-02 Sigma 0.1675E-01

0

0.2

0.4

0.6

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.1494E-01/ 19 Constant 0.6252 Mean -0.2359E-03 Sigma 0.1732E-01

MissMass

LD_2,Q^2=1.6,ε=0.63,θ_{pq}=0,π^-

0

0.2

0.4

0.6

0 100 200 300

2012/05/21 10.52

1 0

0.2

0.4

0.6

0 100 200 300 2

0

0.2

0.4

0 100 200 300 3 0

0.1

0.2

0.3

0 100 200 300 4

0 0.05 0.1 0.15 0.2

0 100 200 300 5 0

0.05

0.1

0 100 200 300

6 ϕ_{πq}

LD_2,Q^2=1.6,ε=0.63,θ_{pq}=4,π^-

0

0.2

0.4

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

2012/05/21 10.52

0

0.2

0.4

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.6761E-02/ 19 Constant 0.4342 Mean 0.3308E-02 Sigma 0.1876E-01

0

0.2

0.4

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.6252E-02/ 19 Constant 0.4345 Mean -0.1429E-02 Sigma 0.1868E-01

MissMass

LD_2,Q^2=1.6,ε=0.63,θ_{pq}=4,π^-

0

0.05

0.1

0 100 200 300

2012/05/21 10.52

1 0

0.2

0.4

0.6

0 100 200 300 2

0 0.25 0.5 0.75 1

0 100 200 300 3 0 0.25 0.5 0.75 1

0 100 200 300 4

0

0.2

0.4

0.6

0 100 200 300 5 0

0.1

0.2

0.3

0 100 200 300

6 ϕ_{πq}