Q^2=060,mn,Deuterium^{2012/05/09 16.41}

0 10 20 30 40 50 60 70 80

0.02 0.04 0.06 0.08 -t σ_L

Cornel DATA XFIT

0 10 20 30 40 50 60 70 80

0.02 0.04 0.06 0.08 -t σ_T

Cornel DATA XFIT

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

0.02 0.04 0.06 0.08 -t σ_{LT}

Cornel DATA XFIT

-15

-10

-5

0

5

10

0.02 0.04 0.06 0.08 -t σ_{TT}

Cornel DATA XFIT

Q^2=055,mn,Deuterium 2012/05/09 16.41

0 10 20 30 40 50 60 70 80

0.02 0.04 0.06 0.08 -t σ_L

Cornel DATA XFIT

0 10 20 30 40 50 60 70 80

0.02 0.04 0.06 0.08 -t σ_T

Cornel DATA XFIT

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

0.02 0.04 0.06 0.08 -t σ_{LT}

Cornel DATA XFIT

-15

-10

-5

0

5

10

0.02 0.04 0.06 0.08 -t σ_{TT}

Cornel DATA XFIT

Q^2=065,mn,Deuterium 2012/05/09 16.41

0 10 20 30 40 50 60 70 80

0.02 0.04 0.06 0.08 -t σ_L

Cornel DATA XFIT

0 10 20 30 40 50 60 70 80

0.02 0.04 0.06 0.08 -t σ_T

Cornel DATA XFIT

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

0.02 0.04 0.06 0.08 -t σ_{LT}

Cornel DATA XFIT

-15

-10

-5

0

5

10

0.02 0.04 0.06 0.08 -t σ_{TT}

Cornel DATA XFIT

Q^2=100,mn,Deuterium 2012/05/09 16.41

0 5 10 15 20 25 30 35

0.05 0.075 0.1 0.125 0.15 -t σ_L

Cornel DATA XFIT

0 5 10 15 20 25 30 35

0.05 0.075 0.1 0.125 0.15 -t σ_T

Cornel DATA XFIT

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

0.05 0.075 0.1 0.125 0.15 -t σ_{LT}

Cornel DATA XFIT

-15

-10

-5

0

5

10

0.05 0.075 0.1 0.125 0.15 -t σ_{TT}

Cornel DATA XFIT

Q^2=160,mn,Deuterium 2012/05/09 16.41

0

2

4

6

8

10

0.15 0.2 0.25 0.3 -t σ_L

Cornel DATA XFIT

0

2

4

6

8

10

0.15 0.2 0.25 0.3 -t σ_T

Cornel DATA XFIT

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

0.15 0.2 0.25 0.3 -t σ_{LT}

Cornel DATA XFIT

-15

-10

-5

0

5

10

0.15 0.2 0.25 0.3 -t σ_{TT}

Cornel DATA XFIT