LD_2,Q^2=2.45,ε=0.27,θ_{pq}=1.35,π^-

0

0.02

0.04

0.06

0.08

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

2013/07/29 20.34

0

0.02

0.04

0.06

0.08

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.9642E-03/ 24 Constant 0.7133E-01 Mean 0.6769E-02 Sigma 0.1809E-01

0

0.02

0.04

0.06

0.08

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.1007E-02/ 24 Constant 0.7127E-01 Mean 0.1502E-02 Sigma 0.1814E-01

MissMass

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.27,θ_{pq}=1.35,π^-

0 0.01

0.02

0.03

0.04

0 100 200 300

2013/07/29 20.34

1 0 0.02

0.04

0.06

0.08

0 100 200 300 2

0 0.025

0.05

0.075 0.1

0 100 200 300 3 0 0.02

0.04

0.06

0.08

0 100 200 300 4

0

0.02

0.04

0 100 200 300 5 0

0.01

0.02

0 100 200 300

6 ϕ_{πq}

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.27,θ_{pq}=3,π^-

0

0.02

0.04

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

2013/07/29 20.34

0

0.02

0.04

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.5666E-03/ 24 Constant 0.4611E-01 Mean 0.5557E-02 Sigma 0.1955E-01

0

0.02

0.04

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.5753E-03/ 24 Constant 0.4611E-01 Mean 0.5702E-03 Sigma 0.1953E-01

MissMass

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.27,θ_{pq}=3,π^-

0 0.002

0.004

0.006

0.008

0 100 200 300

2013/07/29 20.34

1 0

0.02

0.04

0 100 200 300 2

0 0.02

0.04

0.06

0.08

0 100 200 300 3 0

0.025

0.05

0.075

0.1

0 100 200 300 4

0 0.02

0.04

0.06

0.08

0 100 200 300 5 0

0.02

0.04

0 100 200 300

6 ϕ_{πq}

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.54,θ_{pq}=-3,π^-

0 0.05 0.1 0.15 0.2

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

2013/07/29 20.35

0 0.05 0.1 0.15 0.2

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.2988E-02/ 24 Constant 0.1946 Mean 0.7381E-02 Sigma 0.1813E-01

0 0.05 0.1 0.15 0.2

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.2179E-02/ 24 Constant 0.1947 Mean 0.2600E-02 Sigma 0.1811E-01

MissMass

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.54,θ_{pq}=-3,π^-

0 0.05 0.1 0.15 0.2

0 100 200 300

2013/07/29 20.35

1 0

0.1

0.2

0 100 200 300 2

0

0.1

0.2

0 100 200 300 3 0 0.05 0.1 0.15 0.2

0 100 200 300 4

0

0.05

0.1

0.15

0 100 200 300 5 0 0.025

0.05

0.075 0.1

0 100 200 300

6 ϕ_{πq}

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.54,θ_{pq}=0,π^-

0

0.1

0.2

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

2013/07/29 20.35

0

0.1

0.2

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.5353E-02/ 24 Constant 0.2318 Mean 0.7110E-02 Sigma 0.1734E-01

0

0.1

0.2

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.4606E-02/ 24 Constant 0.2318 Mean 0.1903E-02 Sigma 0.1735E-01

MissMass

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.54,θ_{pq}=0,π^-

0

0.05

0.1

0.15

0 100 200 300

2013/07/29 20.35

1 0

0.1

0.2

0 100 200 300 2

0

0.1

0.2

0 100 200 300 3 0

0.05

0.1

0.15

0 100 200 300 4

0 0.025

0.05

0.075 0.1

0 100 200 300 5 0

0.02

0.04

0.06

0 100 200 300

6 ϕ_{πq}

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.54,θ_{pq}=3,π^-

0 0.025

0.05

0.075 0.1

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

2013/07/29 20.35

0 0.025

0.05

0.075 0.1

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.1409E-02/ 24 Constant 0.1092 Mean 0.5270E-02 Sigma 0.1947E-01

0

0.05

0.1

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.1721E-02/ 24 Constant 0.1089 Mean 0.8629E-03 Sigma 0.1940E-01

MissMass

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.54,θ_{pq}=3,π^-

0

0.005

0.01

0.015

0 100 200 300

2013/07/29 20.35

1 0

0.05

0.1

0 100 200 300 2

0

0.1

0.2

0 100 200 300 3 0 0.05 0.1 0.15 0.2

0 100 200 300 4

0

0.05

0.1

0.15

0 100 200 300 5 0 0.025

0.05

0.075 0.1

0 100 200 300

6 ϕ_{πq}