LD_2,Q^2=2.45,ε=0.27,θ_{pq}=1.35,π^-

0

0.02

0.04

0.06

0.08

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

2012/11/20 15.38

0

0.02

0.04

0.06

0.08

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.1374E-02/ 24 Constant 0.7165E-01 Mean 0.5300E-02 Sigma 0.1837E-01

0

0.02

0.04

0.06

0.08

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.1467E-02/ 24 Constant 0.7159E-01 Mean 0.5760E-04 Sigma 0.1843E-01

MissMass

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.27,θ_{pq}=1.35,π^-

0 0.01

0.02

0.03

0.04

0 100 200 300

2012/11/20 15.38

1 0 0.02

0.04

0.06

0.08

0 100 200 300 2

0 0.025

0.05

0.075 0.1

0 100 200 300 3 0 0.02

0.04

0.06

0.08

0 100 200 300 4

0

0.02

0.04

0 100 200 300 5 0

0.01

0.02

0 100 200 300

6 ϕ_{πq}

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.27,θ_{pq}=3,π^-

0

0.02

0.04

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

2012/11/20 15.38

0

0.02

0.04

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.3178E-03/ 24 Constant 0.4724E-01 Mean 0.4157E-02 Sigma 0.1989E-01

0

0.02

0.04

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.2990E-03/ 24 Constant 0.4724E-01 Mean -0.8378E-03 Sigma 0.1989E-01

MissMass

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.27,θ_{pq}=3,π^-

0 0.002

0.004

0.006

0.008

0 100 200 300

2012/11/20 15.38

1 0

0.02

0.04

0 100 200 300 2

0 0.02

0.04

0.06

0.08

0 100 200 300 3 0

0.025

0.05

0.075

0.1

0 100 200 300 4

0 0.02

0.04

0.06

0.08

0 100 200 300 5 0

0.02

0.04

0 100 200 300

6 ϕ_{πq}

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.54,θ_{pq}=-3,π^-

0 0.05 0.1 0.15 0.2

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

2012/11/20 15.39

0 0.05 0.1 0.15 0.2

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.6030E-02/ 24 Constant 0.1960 Mean 0.5415E-02 Sigma 0.1792E-01

0 0.05 0.1 0.15 0.2

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.5577E-02/ 24 Constant 0.1964 Mean 0.6138E-03 Sigma 0.1783E-01

MissMass

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.54,θ_{pq}=-3,π^-

0 0.05 0.1 0.15 0.2

0 100 200 300

2012/11/20 15.39

1 0

0.1

0.2

0 100 200 300 2

0

0.1

0.2

0 100 200 300 3 0 0.05 0.1 0.15 0.2

0 100 200 300 4

0

0.05

0.1

0.15

0 100 200 300 5 0 0.025

0.05

0.075 0.1

0 100 200 300

6 ϕ_{πq}

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.54,θ_{pq}=0,π^-

0

0.1

0.2

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

2012/11/20 15.39

0

0.1

0.2

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.5820E-02/ 24 Constant 0.2336 Mean 0.5807E-02 Sigma 0.1767E-01

0

0.1

0.2

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.6024E-02/ 24 Constant 0.2337 Mean 0.6249E-03 Sigma 0.1769E-01

MissMass

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.54,θ_{pq}=0,π^-

0

0.05

0.1

0.15

0 100 200 300

2012/11/20 15.39

1 0

0.1

0.2

0 100 200 300 2

0

0.1

0.2

0 100 200 300 3 0

0.05

0.1

0.15

0 100 200 300 4

0 0.025

0.05

0.075 0.1

0 100 200 300 5 0

0.02

0.04

0.06

0 100 200 300

6 ϕ_{πq}

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.54,θ_{pq}=3,π^-

0

0.05

0.1

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

2012/11/20 15.39

0

0.05

0.1

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.1868E-02/ 24 Constant 0.1119 Mean 0.3642E-02 Sigma 0.2036E-01

0

0.05

0.1

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.1500E-02/ 24 Constant 0.1118 Mean -0.6493E-03 Sigma 0.2038E-01

MissMass

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.54,θ_{pq}=3,π^-

0

0.005

0.01

0.015

0 100 200 300

2012/11/20 15.39

1 0

0.05

0.1

0 100 200 300 2

0

0.1

0.2

0 100 200 300 3 0

0.1

0.2

0 100 200 300 4

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0 100 200 300 5 0 0.025

0.05

0.075 0.1

0 100 200 300

6 ϕ_{πq}