LD_2,Q^2=2.45,ε=0.27,θ_{pq}=1.35,π^-

0

0.02

0.04

0.06

0.08

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

2012/11/19 13.51

0

0.02

0.04

0.06

0.08

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.1424E-02/ 24 Constant 0.7219E-01 Mean 0.5323E-02 Sigma 0.1838E-01

0

0.02

0.04

0.06

0.08

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.1522E-02/ 24 Constant 0.7213E-01 Mean 0.8199E-04 Sigma 0.1844E-01

MissMass

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.27,θ_{pq}=1.35,π^-

0 0.01

0.02

0.03

0.04

0 100 200 300

2012/11/19 13.51

1 0 0.02

0.04

0.06

0.08

0 100 200 300 2

0 0.025

0.05

0.075 0.1

0 100 200 300 3 0 0.02

0.04

0.06

0.08

0 100 200 300 4

0

0.02

0.04

0 100 200 300 5 0

0.01

0.02

0 100 200 300

6 ϕ_{πq}

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.27,θ_{pq}=3,π^-

0

0.02

0.04

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

2012/11/19 13.52

0

0.02

0.04

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.3269E-03/ 24 Constant 0.4914E-01 Mean 0.4389E-02 Sigma 0.1992E-01

0

0.02

0.04

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.3071E-03/ 24 Constant 0.4914E-01 Mean -0.6058E-03 Sigma 0.1992E-01

MissMass

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.27,θ_{pq}=3,π^-

0 0.002

0.004

0.006

0.008

0 100 200 300

2012/11/19 13.52

1 0

0.02

0.04

0 100 200 300 2

0 0.02

0.04

0.06

0.08

0 100 200 300 3 0 0.025

0.05

0.075 0.1

0 100 200 300 4

0 0.02

0.04

0.06

0.08

0 100 200 300 5 0

0.02

0.04

0 100 200 300

6 ϕ_{πq}

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.54,θ_{pq}=-3,π^-

0 0.05 0.1 0.15 0.2

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

2012/11/19 13.52

0 0.05 0.1 0.15 0.2

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.5768E-02/ 24 Constant 0.1901 Mean 0.5515E-02 Sigma 0.1796E-01

0 0.05 0.1 0.15 0.2

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.5326E-02/ 24 Constant 0.1905 Mean 0.7100E-03 Sigma 0.1787E-01

MissMass

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.54,θ_{pq}=-3,π^-

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0 100 200 300

2012/11/19 13.52

1 0

0.1

0.2

0 100 200 300 2

0 0.05 0.1 0.15 0.2

0 100 200 300 3 0 0.05 0.1 0.15 0.2

0 100 200 300 4

0

0.05

0.1

0.15

0 100 200 300 5 0 0.025

0.05

0.075 0.1

0 100 200 300

6 ϕ_{πq}

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.54,θ_{pq}=0,π^-

0

0.1

0.2

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

2012/11/19 13.53

0

0.1

0.2

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.6013E-02/ 24 Constant 0.2352 Mean 0.5734E-02 Sigma 0.1764E-01

0

0.1

0.2

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.6215E-02/ 24 Constant 0.2353 Mean 0.5513E-03 Sigma 0.1766E-01

MissMass

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.54,θ_{pq}=0,π^-

0 0.05 0.1 0.15 0.2

0 100 200 300

2012/11/19 13.53

1 0

0.1

0.2

0 100 200 300 2

0

0.1

0.2

0 100 200 300 3 0

0.05

0.1

0.15

0 100 200 300 4

0 0.025

0.05

0.075 0.1

0 100 200 300 5 0

0.02

0.04

0.06

0 100 200 300

6 ϕ_{πq}

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.54,θ_{pq}=3,π^-

0

0.05

0.1

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

2012/11/19 13.53

0

0.05

0.1

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.1947E-02/ 24 Constant 0.1157 Mean 0.3732E-02 Sigma 0.2046E-01

0

0.05

0.1

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.1551E-02/ 24 Constant 0.1157 Mean -0.5638E-03 Sigma 0.2049E-01

MissMass

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.54,θ_{pq}=3,π^-

0 0.005

0.01

0.015

0.02

0 100 200 300

2012/11/19 13.53

1 0

0.05

0.1

0.15

0 100 200 300 2

0

0.1

0.2

0 100 200 300 3 0

0.1

0.2

0 100 200 300 4

0 0.05 0.1 0.15 0.2

0 100 200 300 5 0

0.05

0.1

0 100 200 300

6 ϕ_{πq}