LD_2,Q^2=2.45,ε=0.27,θ_{pq}=1.35,π^-

0

0.02

0.04

0.06

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

2012/11/16 13.08

0

0.02

0.04

0.06

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.1442E-02/ 24 Constant 0.6999E-01 Mean 0.5288E-02 Sigma 0.1835E-01

0

0.02

0.04

0.06

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.1547E-02/ 24 Constant 0.6993E-01 Mean 0.4787E-04 Sigma 0.1841E-01

MissMass

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.27,θ_{pq}=1.35,π^-

0 0.01

0.02

0.03

0.04

0 100 200 300

2012/11/16 13.08

1 0 0.02

0.04

0.06

0.08

0 100 200 300 2

0 0.025

0.05

0.075 0.1

0 100 200 300 3 0 0.02

0.04

0.06

0.08

0 100 200 300 4

0

0.02

0.04

0 100 200 300 5 0

0.01

0.02

0 100 200 300

6 ϕ_{πq}

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.27,θ_{pq}=3,π^-

0

0.02

0.04

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

2012/11/16 13.09

0

0.02

0.04

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.3327E-03/ 24 Constant 0.5227E-01 Mean 0.4500E-02 Sigma 0.1995E-01

0

0.02

0.04

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.3131E-03/ 24 Constant 0.5227E-01 Mean -0.4949E-03 Sigma 0.1995E-01

MissMass

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.27,θ_{pq}=3,π^-

0

0.0025

0.005

0.0075

0.01

0 100 200 300

2012/11/16 13.09

1 0

0.02

0.04

0.06

0 100 200 300 2

0

0.025

0.05

0.075

0.1

0 100 200 300 3 0 0.025

0.05

0.075 0.1

0 100 200 300 4

0

0.025

0.05

0.075

0.1

0 100 200 300 5 0

0.02

0.04

0.06

0 100 200 300

6 ϕ_{πq}

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.54,θ_{pq}=-3,π^-

0

0.05

0.1

0.15

0.2

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

2012/11/16 13.09

0

0.05

0.1

0.15

0.2

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.5935E-02/ 24 Constant 0.1732 Mean 0.5552E-02 Sigma 0.1771E-01

0

0.05

0.1

0.15

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.5419E-02/ 24 Constant 0.1736 Mean 0.7439E-03 Sigma 0.1762E-01

MissMass

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.54,θ_{pq}=-3,π^-

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0 100 200 300

2012/11/16 13.09

1 0 0.05 0.1 0.15 0.2

0 100 200 300 2

0 0.05 0.1 0.15 0.2

0 100 200 300 3 0

0.05

0.1

0.15

0 100 200 300 4

0

0.05

0.1

0 100 200 300 5 0 0.02

0.04

0.06

0.08

0 100 200 300

6 ϕ_{πq}

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.54,θ_{pq}=0,π^-

0

0.1

0.2

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

2012/11/16 13.10

0

0.1

0.2

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.6670E-02/ 24 Constant 0.2436 Mean 0.5637E-02 Sigma 0.1754E-01

0

0.1

0.2

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.6822E-02/ 24 Constant 0.2436 Mean 0.4355E-03 Sigma 0.1756E-01

MissMass

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.54,θ_{pq}=0,π^-

0 0.05 0.1 0.15 0.2

0 100 200 300

2012/11/16 13.10

1 0

0.1

0.2

0.3

0 100 200 300 2

0

0.1

0.2

0 100 200 300 3 0

0.05

0.1

0.15

0 100 200 300 4

0 0.025

0.05

0.075 0.1

0 100 200 300 5 0

0.02

0.04

0.06

0 100 200 300

6 ϕ_{πq}

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.54,θ_{pq}=3,π^-

0

0.05

0.1

0.15

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

2012/11/16 13.10

0

0.05

0.1

0.15

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.2359E-02/ 24 Constant 0.1420 Mean 0.3745E-02 Sigma 0.2048E-01

0

0.05

0.1

0.15

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.1877E-02/ 24 Constant 0.1419 Mean -0.5530E-03 Sigma 0.2052E-01

MissMass

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.54,θ_{pq}=3,π^-

0

0.01

0.02

0 100 200 300

2012/11/16 13.10

1 0

0.05

0.1

0.15

0 100 200 300 2

0

0.1

0.2

0.3

0 100 200 300 3 0

0.1

0.2

0.3

0 100 200 300 4

0

0.1

0.2

0 100 200 300 5 0

0.05

0.1

0.15

0 100 200 300

6 ϕ_{πq}