LD_2,Q^2=2.45,ε=0.27,θ_{pq}=1.35,π^+

0

0.05

0.1

0.15

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

2012/11/16 14.14

0

0.05

0.1

0.15

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.1728E-02/ 24 Constant 0.1447 Mean 0.6509E-02 Sigma 0.1835E-01

0

0.05

0.1

0.15

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.1362E-02/ 24 Constant 0.1451 Mean 0.2196E-02 Sigma 0.1821E-01

MissMass

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.27,θ_{pq}=1.35,π^+

0

0.02

0.04

0.06

0 100 200 300

2012/11/16 14.14

1 0

0.05

0.1

0.15

0 100 200 300 2

0 0.05 0.1 0.15 0.2

0 100 200 300 3 0

0.05

0.1

0.15

0 100 200 300 4

0 0.025

0.05

0.075 0.1

0 100 200 300 5 0

0.02

0.04

0.06

0 100 200 300

6 ϕ_{πq}

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.27,θ_{pq}=3,π^+

0

0.05

0.1

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

2012/11/16 14.14

0

0.05

0.1

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.8653E-03/ 24 Constant 0.1134 Mean 0.5833E-02 Sigma 0.1965E-01

0

0.05

0.1

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.7691E-03/ 24 Constant 0.1132 Mean 0.1637E-02 Sigma 0.1969E-01

MissMass

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.27,θ_{pq}=3,π^+

0

0.005

0.01

0 100 200 300

2012/11/16 14.14

1 0

0.025

0.05

0.075

0.1

0 100 200 300 2

0

0.05

0.1

0.15

0 100 200 300 3 0 0.05 0.1 0.15 0.2

0 100 200 300 4

0 0.05 0.1 0.15 0.2

0 100 200 300 5 0

0.05

0.1

0.15

0 100 200 300

6 ϕ_{πq}

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.54,θ_{pq}=-3,π^+

0

0.1

0.2

0.3

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

2012/11/16 14.15

0

0.1

0.2

0.3

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.5793E-02/ 24 Constant 0.3456 Mean 0.6384E-02 Sigma 0.1814E-01

0

0.1

0.2

0.3

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.4139E-02/ 24 Constant 0.3458 Mean 0.2239E-02 Sigma 0.1807E-01

MissMass

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.54,θ_{pq}=-3,π^+

0

0.1

0.2

0.3

0 100 200 300

2012/11/16 14.15

1 0 0.1 0.2 0.3 0.4

0 100 200 300 2

0 0.1 0.2 0.3 0.4

0 100 200 300 3 0

0.1

0.2

0.3

0 100 200 300 4

0

0.1

0.2

0.3

0 100 200 300 5 0

0.1

0.2

0 100 200 300

6 ϕ_{πq}

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.54,θ_{pq}=0,π^+

0 0.1 0.2 0.3 0.4

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

2012/11/16 14.15

0 0.1 0.2 0.3 0.4

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.1043E-01/ 24 Constant 0.4176 Mean 0.6517E-02 Sigma 0.1764E-01

0 0.1 0.2 0.3 0.4

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.9062E-02/ 24 Constant 0.4188 Mean 0.2185E-02 Sigma 0.1745E-01

MissMass

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.54,θ_{pq}=0,π^+

0

0.1

0.2

0.3

0 100 200 300

2012/11/16 14.15

1 0 0.1 0.2 0.3 0.4

0 100 200 300 2

0 0.1 0.2 0.3 0.4

0 100 200 300 3 0

0.1

0.2

0.3

0 100 200 300 4

0 0.05 0.1 0.15 0.2

0 100 200 300 5 0

0.05

0.1

0.15

0 100 200 300

6 ϕ_{πq}

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.54,θ_{pq}=3,π^+

0

0.1

0.2

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

2012/11/16 14.16

0

0.1

0.2

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.2481E-02/ 24 Constant 0.2462 Mean 0.5410E-02 Sigma 0.2021E-01

0

0.1

0.2

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.1968E-02/ 24 Constant 0.2468 Mean 0.1720E-02 Sigma 0.2000E-01

MissMass

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.54,θ_{pq}=3,π^+

0

0.01

0.02

0.03

0 100 200 300

2012/11/16 14.16

1 0 0.05 0.1 0.15 0.2

0 100 200 300 2

0 0.1 0.2 0.3 0.4

0 100 200 300 3 0

0.2

0.4

0 100 200 300 4

0 0.1 0.2 0.3 0.4

0 100 200 300 5 0

0.1

0.2

0.3

0 100 200 300

6 ϕ_{πq}