LD_2,Q^2=2.45,ε=0.27,θ_{pq}=1.35,π^+

0

0.05

0.1

0.15

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

2012/11/13 10.38

0

0.05

0.1

0.15

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.3245E-02/ 24 Constant 0.1423 Mean 0.4960E-02 Sigma 0.1928E-01

0

0.05

0.1

0.15

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.2882E-02/ 24 Constant 0.1435 Mean 0.7193E-03 Sigma 0.1880E-01

MissMass

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.27,θ_{pq}=1.35,π^+

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0 100 200 300

2012/11/13 10.38

1 0

0.05

0.1

0.15

0 100 200 300 2

0 0.05 0.1 0.15 0.2

0 100 200 300 3 0

0.05

0.1

0.15

0 100 200 300 4

0 0.025

0.05

0.075 0.1

0 100 200 300 5 0

0.02

0.04

0.06

0 100 200 300

6 ϕ_{πq}

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.27,θ_{pq}=3,π^+

0

0.05

0.1

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

2012/11/13 10.38

0

0.05

0.1

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.8488E-03/ 24 Constant 0.1125 Mean 0.4208E-02 Sigma 0.2038E-01

0

0.05

0.1

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.9324E-03/ 24 Constant 0.1132 Mean -0.8500E-04 Sigma 0.1991E-01

MissMass

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.27,θ_{pq}=3,π^+

0

0.005

0.01

0.015

0 100 200 300

2012/11/13 10.39

1 0 0.025

0.05

0.075 0.1

0 100 200 300 2

0

0.05

0.1

0.15

0 100 200 300 3 0 0.05 0.1 0.15 0.2

0 100 200 300 4

0 0.05 0.1 0.15 0.2

0 100 200 300 5 0

0.05

0.1

0.15

0 100 200 300

6 ϕ_{πq}

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.54,θ_{pq}=-3,π^+

0

0.1

0.2

0.3

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

2012/11/13 10.39

0

0.1

0.2

0.3

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.1135E-01/ 24 Constant 0.3406 Mean 0.4546E-02 Sigma 0.1846E-01

0

0.1

0.2

0.3

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.1062E-01/ 24 Constant 0.3404 Mean 0.4137E-03 Sigma 0.1836E-01

MissMass

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.54,θ_{pq}=-3,π^+

0

0.1

0.2

0.3

0 100 200 300

2012/11/13 10.39

1 0 0.1 0.2 0.3 0.4

0 100 200 300 2

0 0.1 0.2 0.3 0.4

0 100 200 300 3 0

0.1

0.2

0.3

0 100 200 300 4

0

0.1

0.2

0.3

0 100 200 300 5 0

0.1

0.2

0 100 200 300

6 ϕ_{πq}

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.54,θ_{pq}=0,π^+

0 0.1 0.2 0.3 0.4

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

2012/11/13 10.39

0 0.1 0.2 0.3 0.4

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.1459E-01/ 24 Constant 0.4081 Mean 0.5176E-02 Sigma 0.1828E-01

0 0.1 0.2 0.3 0.4

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.1084E-01/ 24 Constant 0.4099 Mean 0.7931E-03 Sigma 0.1803E-01

MissMass

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.54,θ_{pq}=0,π^+

0

0.1

0.2

0.3

0 100 200 300

2012/11/13 10.39

1 0 0.1 0.2 0.3 0.4

0 100 200 300 2

0 0.1 0.2 0.3 0.4

0 100 200 300 3 0

0.1

0.2

0.3

0 100 200 300 4

0

0.1

0.2

0 100 200 300 5 0

0.05

0.1

0.15

0 100 200 300

6 ϕ_{πq}

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.54,θ_{pq}=3,π^+

0

0.1

0.2

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

2012/11/13 10.40

0

0.1

0.2

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.3862E-02/ 24 Constant 0.2454 Mean 0.3817E-02 Sigma 0.2073E-01

0

0.1

0.2

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.3536E-02/ 24 Constant 0.2461 Mean 0.6419E-04 Sigma 0.2031E-01

MissMass

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.54,θ_{pq}=3,π^+

0

0.01

0.02

0.03

0 100 200 300

2012/11/13 10.40

1 0

0.1

0.2

0 100 200 300 2

0 0.1 0.2 0.3 0.4

0 100 200 300 3 0

0.2

0.4

0 100 200 300 4

0

0.2

0.4

0 100 200 300 5 0

0.1

0.2

0.3

0 100 200 300

6 ϕ_{πq}