LD_2,Q^2=2.45,ε=0.27,θ_{pq}=1.35,π^+

0

0.05

0.1

0.15

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

2012/11/11 15.08

0

0.05

0.1

0.15

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.3298E-02/ 24 Constant 0.1443 Mean 0.4950E-02 Sigma 0.1927E-01

0

0.05

0.1

0.15

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.2932E-02/ 24 Constant 0.1456 Mean 0.7094E-03 Sigma 0.1879E-01

MissMass

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.27,θ_{pq}=1.35,π^+

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0 100 200 300

2012/11/11 15.09

1 0

0.05

0.1

0.15

0 100 200 300 2

0 0.05 0.1 0.15 0.2

0 100 200 300 3 0

0.05

0.1

0.15

0 100 200 300 4

0

0.05

0.1

0 100 200 300 5 0

0.02

0.04

0.06

0 100 200 300

6 ϕ_{πq}

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.27,θ_{pq}=3,π^+

0

0.05

0.1

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

2012/11/11 15.09

0

0.05

0.1

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.8744E-03/ 24 Constant 0.1157 Mean 0.4174E-02 Sigma 0.2039E-01

0

0.05

0.1

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.9606E-03/ 24 Constant 0.1164 Mean -0.1152E-03 Sigma 0.1991E-01

MissMass

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.27,θ_{pq}=3,π^+

0

0.005

0.01

0.015

0 100 200 300

2012/11/11 15.09

1 0 0.025

0.05

0.075 0.1

0 100 200 300 2

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0 100 200 300 3 0 0.05 0.1 0.15 0.2

0 100 200 300 4

0 0.05 0.1 0.15 0.2

0 100 200 300 5 0

0.05

0.1

0.15

0 100 200 300

6 ϕ_{πq}

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.54,θ_{pq}=-3,π^+

0

0.1

0.2

0.3

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

2012/11/11 15.09

0

0.1

0.2

0.3

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.1118E-01/ 24 Constant 0.3324 Mean 0.4585E-02 Sigma 0.1844E-01

0

0.1

0.2

0.3

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.1048E-01/ 24 Constant 0.3323 Mean 0.4517E-03 Sigma 0.1833E-01

MissMass

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.54,θ_{pq}=-3,π^+

0

0.1

0.2

0.3

0 100 200 300

2012/11/11 15.09

1 0 0.1 0.2 0.3 0.4

0 100 200 300 2

0 0.1 0.2 0.3 0.4

0 100 200 300 3 0

0.1

0.2

0.3

0 100 200 300 4

0

0.1

0.2

0.3

0 100 200 300 5 0

0.1

0.2

0 100 200 300

6 ϕ_{πq}

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.54,θ_{pq}=0,π^+

0 0.1 0.2 0.3 0.4

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

2012/11/11 15.10

0 0.1 0.2 0.3 0.4

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.1479E-01/ 24 Constant 0.4108 Mean 0.5188E-02 Sigma 0.1826E-01

0 0.1 0.2 0.3 0.4

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.1100E-01/ 24 Constant 0.4126 Mean 0.8044E-03 Sigma 0.1801E-01

MissMass

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.54,θ_{pq}=0,π^+

0

0.1

0.2

0.3

0 100 200 300

2012/11/11 15.10

1 0 0.1 0.2 0.3 0.4

0 100 200 300 2

0 0.1 0.2 0.3 0.4

0 100 200 300 3 0

0.1

0.2

0.3

0 100 200 300 4

0

0.1

0.2

0 100 200 300 5 0

0.05

0.1

0.15

0 100 200 300

6 ϕ_{πq}

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.54,θ_{pq}=3,π^+

0

0.1

0.2

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

2012/11/11 15.10

0

0.1

0.2

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.4036E-02/ 24 Constant 0.2566 Mean 0.3781E-02 Sigma 0.2072E-01

0

0.1

0.2

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.3699E-02/ 24 Constant 0.2574 Mean 0.2979E-04 Sigma 0.2031E-01

MissMass

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.54,θ_{pq}=3,π^+

0

0.01

0.02

0.03

0 100 200 300

2012/11/11 15.10

1 0

0.1

0.2

0 100 200 300 2

0 0.1 0.2 0.3 0.4

0 100 200 300 3 0

0.2

0.4

0 100 200 300 4

0

0.2

0.4

0 100 200 300 5 0

0.1

0.2

0.3

0 100 200 300

6 ϕ_{πq}