LD_2,Q^2=2.45,ε=0.27,θ_{pq}=1.35,π^+

0

0.05

0.1

0.15

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

2012/11/07 11.56

0

0.05

0.1

0.15

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.3533E-02/ 24 Constant 0.1454 Mean 0.4436E-02 Sigma 0.1926E-01

0

0.05

0.1

0.15

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.3115E-02/ 24 Constant 0.1458 Mean 0.2140E-03 Sigma 0.1897E-01

MissMass

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.27,θ_{pq}=1.35,π^+

0 0.02

0.04

0.06

0.08

0 100 200 300

2012/11/07 11.56

1 0 0.05 0.1 0.15 0.2

0 100 200 300 2

0

0.1

0.2

0 100 200 300 3 0

0.05

0.1

0.15

0 100 200 300 4

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0 100 200 300 5 0

0.01

0.02

0.03

0 100 200 300

6 ϕ_{πq}

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.27,θ_{pq}=3,π^+

0

0.05

0.1

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

2012/11/07 11.56

0

0.05

0.1

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.1010E-02/ 24 Constant 0.1109 Mean 0.4166E-02 Sigma 0.2077E-01

0

0.05

0.1

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.1019E-02/ 24 Constant 0.1111 Mean -0.1249E-03 Sigma 0.2055E-01

MissMass

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.27,θ_{pq}=3,π^+

0

0.005

0.01

0.015

0 100 200 300

2012/11/07 11.56

1 0

0.05

0.1

0.15

0 100 200 300 2

0

0.1

0.2

0 100 200 300 3 0

0.1

0.2

0 100 200 300 4

0

0.05

0.1

0.15

0 100 200 300 5 0

0.02

0.04

0.06

0 100 200 300

6 ϕ_{πq}

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.54,θ_{pq}=-3,π^+

0

0.1

0.2

0.3

0.4

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

2012/11/07 11.57

0

0.1

0.2

0.3

0.4

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.1219E-01/ 24 Constant 0.3510 Mean 0.4517E-02 Sigma 0.1831E-01

0

0.1

0.2

0.3

0.4

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.1146E-01/ 24 Constant 0.3509 Mean 0.3862E-03 Sigma 0.1820E-01

MissMass

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.54,θ_{pq}=-3,π^+

0

0.1

0.2

0.3

0 100 200 300

2012/11/07 11.57

1 0

0.2

0.4

0 100 200 300 2

0

0.2

0.4

0 100 200 300 3 0

0.1

0.2

0.3

0 100 200 300 4

0

0.1

0.2

0 100 200 300 5 0

0.05

0.1

0.15

0 100 200 300

6 ϕ_{πq}

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.54,θ_{pq}=0,π^+

0

0.2

0.4

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

2012/11/07 11.57

0

0.2

0.4

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.1720E-01/ 24 Constant 0.4394 Mean 0.4760E-02 Sigma 0.1813E-01

0

0.2

0.4

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.1244E-01/ 24 Constant 0.4408 Mean 0.4560E-03 Sigma 0.1789E-01

MissMass

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.54,θ_{pq}=0,π^+

0

0.1

0.2

0.3

0 100 200 300

2012/11/07 11.57

1 0

0.2

0.4

0.6

0 100 200 300 2

0

0.2

0.4

0 100 200 300 3 0

0.1

0.2

0.3

0 100 200 300 4

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0 100 200 300 5 0

0.02

0.04

0.06

0.08

0 100 200 300

6 ϕ_{πq}

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.54,θ_{pq}=3,π^+

0

0.1

0.2

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

2012/11/07 11.57

0

0.1

0.2

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.4510E-02/ 24 Constant 0.2630 Mean 0.3715E-02 Sigma 0.2129E-01

0

0.1

0.2

0.3

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.4092E-02/ 24 Constant 0.2653 Mean 0.9251E-04 Sigma 0.2071E-01

MissMass

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.54,θ_{pq}=3,π^+

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0 100 200 300

2012/11/07 11.57

1 0 0.1 0.2 0.3 0.4

0 100 200 300 2

0

0.2

0.4

0.6

0 100 200 300 3 0

0.2

0.4

0.6

0 100 200 300 4

0 0.1 0.2 0.3 0.4

0 100 200 300 5 0

0.05

0.1

0.15

0 100 200 300

6 ϕ_{πq}