LD_2,Q^2=2.45,ε=0.27,θ_{pq}=1.35,π^+

0

0.05

0.1

0.15

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

2012/11/01 12.39

0

0.05

0.1

0.15

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.3448E-02/ 24 Constant 0.1450 Mean 0.4660E-02 Sigma 0.1941E-01

0

0.05

0.1

0.15

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.3130E-02/ 24 Constant 0.1462 Mean 0.4880E-03 Sigma 0.1892E-01

MissMass

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.27,θ_{pq}=1.35,π^+

0 0.02

0.04

0.06

0.08

0 100 200 300

2012/11/01 12.39

1 0 0.05 0.1 0.15 0.2

0 100 200 300 2

0

0.1

0.2

0 100 200 300 3 0

0.05

0.1

0.15

0 100 200 300 4

0 0.02

0.04

0.06

0.08

0 100 200 300 5 0

0.01

0.02

0.03

0 100 200 300

6 ϕ_{πq}

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.27,θ_{pq}=3,π^+

0

0.05

0.1

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

2012/11/01 12.39

0

0.05

0.1

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.1037E-02/ 24 Constant 0.1186 Mean 0.4662E-02 Sigma 0.2088E-01

0

0.05

0.1

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.1053E-02/ 24 Constant 0.1188 Mean 0.3538E-03 Sigma 0.2068E-01

MissMass

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.27,θ_{pq}=3,π^+

0

0.005

0.01

0.015

0 100 200 300

2012/11/01 12.39

1 0

0.05

0.1

0.15

0 100 200 300 2

0

0.1

0.2

0 100 200 300 3 0

0.1

0.2

0.3

0 100 200 300 4

0 0.05 0.1 0.15 0.2

0 100 200 300 5 0 0.02

0.04

0.06

0.08

0 100 200 300

6 ϕ_{πq}

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.54,θ_{pq}=-3,π^+

0

0.1

0.2

0.3

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

2012/11/01 12.40

0

0.1

0.2

0.3

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.1134E-01/ 24 Constant 0.3242 Mean 0.4630E-02 Sigma 0.1835E-01

0

0.1

0.2

0.3

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.1068E-01/ 24 Constant 0.3241 Mean 0.4961E-03 Sigma 0.1823E-01

MissMass

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.54,θ_{pq}=-3,π^+

0

0.1

0.2

0.3

0 100 200 300

2012/11/01 12.40

1 0 0.1 0.2 0.3 0.4

0 100 200 300 2

0 0.1 0.2 0.3 0.4

0 100 200 300 3 0

0.1

0.2

0.3

0 100 200 300 4

0

0.1

0.2

0 100 200 300 5 0

0.05

0.1

0.15

0 100 200 300

6 ϕ_{πq}

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.54,θ_{pq}=0,π^+

0 0.1 0.2 0.3 0.4

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

2012/11/01 12.40

0 0.1 0.2 0.3 0.4

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.1678E-01/ 24 Constant 0.4244 Mean 0.4750E-02 Sigma 0.1819E-01

0 0.1 0.2 0.3 0.4

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.1220E-01/ 24 Constant 0.4257 Mean 0.4502E-03 Sigma 0.1794E-01

MissMass

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.54,θ_{pq}=0,π^+

0

0.1

0.2

0.3

0 100 200 300

2012/11/01 12.40

1 0

0.2

0.4

0.6

0 100 200 300 2

0

0.2

0.4

0 100 200 300 3 0

0.1

0.2

0.3

0 100 200 300 4

0 0.05 0.1 0.15 0.2

0 100 200 300 5 0 0.02

0.04

0.06

0.08

0 100 200 300

6 ϕ_{πq}

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.54,θ_{pq}=3,π^+

0

0.1

0.2

0.3

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

2012/11/01 12.40

0

0.1

0.2

0.3

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.4791E-02/ 24 Constant 0.2776 Mean 0.4245E-02 Sigma 0.2141E-01

0

0.1

0.2

0.3

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.4438E-02/ 24 Constant 0.2793 Mean 0.5625E-03 Sigma 0.2070E-01

MissMass

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.54,θ_{pq}=3,π^+

0

0.01

0.02

0.03

0 100 200 300

2012/11/01 12.41

1 0 0.1 0.2 0.3 0.4

0 100 200 300 2

0

0.2

0.4

0.6

0 100 200 300 3 0

0.2

0.4

0.6

0 100 200 300 4

0

0.2

0.4

0 100 200 300 5 0 0.05 0.1 0.15 0.2

0 100 200 300

6 ϕ_{πq}