LD_2,Q^2=2.45,ε=0.27,θ_{pq}=1.35,π^+

0

0.05

0.1

0.15

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

2012/11/01 12.18

0

0.05

0.1

0.15

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.3921E-02/ 24 Constant 0.1603 Mean 0.3177E-02 Sigma 0.1903E-01

0

0.05

0.1

0.15

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.3476E-02/ 24 Constant 0.1610 Mean -0.9888E-03 Sigma 0.1879E-01

MissMass

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.27,θ_{pq}=1.35,π^+

0 0.025

0.05

0.075 0.1

0 100 200 300

2012/11/01 12.18

1 0

0.1

0.2

0 100 200 300 2

0

0.1

0.2

0 100 200 300 3 0

0.05

0.1

0.15

0 100 200 300 4

0

0.02

0.04

0.06

0 100 200 300 5 0

0.005

0.01

0.015

0.02

0 100 200 300

6 ϕ_{πq}

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.27,θ_{pq}=3,π^+

0 0.025

0.05

0.075 0.1

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

2012/11/01 12.19

0 0.025

0.05

0.075 0.1

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.1055E-02/ 24 Constant 0.1077 Mean 0.2117E-02 Sigma 0.2049E-01

0 0.025

0.05

0.075 0.1

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.1055E-02/ 24 Constant 0.1078 Mean -0.2140E-02 Sigma 0.2032E-01

MissMass

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.27,θ_{pq}=3,π^+

0 0.005

0.01

0.015

0.02

0 100 200 300

2012/11/01 12.19

1 0

0.05

0.1

0.15

0 100 200 300 2

0

0.1

0.2

0 100 200 300 3 0

0.1

0.2

0 100 200 300 4

0

0.05

0.1

0 100 200 300 5 0

0.01

0.02

0.03

0 100 200 300

6 ϕ_{πq}

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.54,θ_{pq}=-3,π^+

0

0.1

0.2

0.3

0.4

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

2012/11/01 12.19

0

0.1

0.2

0.3

0.4

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.1396E-01/ 24 Constant 0.3542 Mean 0.3897E-02 Sigma 0.1788E-01

0

0.1

0.2

0.3

0.4

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.1358E-01/ 24 Constant 0.3542 Mean -0.2660E-03 Sigma 0.1783E-01

MissMass

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.54,θ_{pq}=-3,π^+

0 0.1 0.2 0.3 0.4

0 100 200 300

2012/11/01 12.19

1 0

0.2

0.4

0 100 200 300 2

0

0.2

0.4

0 100 200 300 3 0

0.1

0.2

0.3

0 100 200 300 4

0

0.05

0.1

0.15

0 100 200 300 5 0

0.02

0.04

0.06

0 100 200 300

6 ϕ_{πq}

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.54,θ_{pq}=0,π^+

0

0.2

0.4

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

2012/11/01 12.20

0

0.2

0.4

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.1990E-01/ 24 Constant 0.5044 Mean 0.4044E-02 Sigma 0.1794E-01

0

0.2

0.4

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.1412E-01/ 24 Constant 0.5056 Mean -0.2560E-03 Sigma 0.1777E-01

MissMass

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.54,θ_{pq}=0,π^+

0 0.1 0.2 0.3 0.4

0 100 200 300

2012/11/01 12.20

1 0

0.2

0.4

0.6

0 100 200 300 2

0

0.2

0.4

0.6

0 100 200 300 3 0

0.1

0.2

0.3

0 100 200 300 4

0

0.05

0.1

0.15

0 100 200 300 5 0

0.02

0.04

0 100 200 300

6 ϕ_{πq}

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.54,θ_{pq}=3,π^+

0

0.1

0.2

0.3

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

2012/11/01 12.20

0

0.1

0.2

0.3

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.4486E-02/ 24 Constant 0.2732 Mean 0.1836E-02 Sigma 0.2090E-01

0

0.1

0.2

0.3

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.4127E-02/ 24 Constant 0.2744 Mean -0.1644E-02 Sigma 0.2052E-01

MissMass

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.54,θ_{pq}=3,π^+

0 0.01

0.02

0.03

0.04

0 100 200 300

2012/11/01 12.20

1 0

0.2

0.4

0 100 200 300 2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

0 100 200 300 3 0

0.2

0.4

0.6

0 100 200 300 4

0

0.1

0.2

0.3

0 100 200 300 5 0 0.025

0.05

0.075 0.1

0 100 200 300

6 ϕ_{πq}