LD_2,Q^2=2.45,ε=0.27,θ_{pq}=1.35,π^+

0

0.05

0.1

0.15

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

2012/10/31 13.58

0

0.05

0.1

0.15

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.3527E-02/ 24 Constant 0.1473 Mean 0.3040E-02 Sigma 0.1946E-01

0

0.05

0.1

0.15

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.3113E-02/ 24 Constant 0.1483 Mean -0.1172E-02 Sigma 0.1923E-01

MissMass

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.27,θ_{pq}=1.35,π^+

0 0.02

0.04

0.06

0.08

0 100 200 300

2012/10/31 13.58

1 0

0.05

0.1

0.15

0 100 200 300 2

0 0.05 0.1 0.15 0.2

0 100 200 300 3 0

0.05

0.1

0.15

0 100 200 300 4

0 0.02

0.04

0.06

0.08

0 100 200 300 5 0 0.01

0.02

0.03

0.04

0 100 200 300

6 ϕ_{πq}

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.27,θ_{pq}=3,π^+

0 0.025

0.05

0.075 0.1

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

2012/10/31 13.58

0 0.025

0.05

0.075 0.1

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.8699E-03/ 24 Constant 0.9889E-01 Mean 0.1873E-02 Sigma 0.2098E-01

0 0.025

0.05

0.075 0.1

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.8800E-03/ 24 Constant 0.9911E-01 Mean -0.2177E-02 Sigma 0.2072E-01

MissMass

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.27,θ_{pq}=3,π^+

0

0.005

0.01

0 100 200 300

2012/10/31 13.58

1 0

0.05

0.1

0 100 200 300 2

0 0.05 0.1 0.15 0.2

0 100 200 300 3 0 0.05 0.1 0.15 0.2

0 100 200 300 4

0

0.05

0.1

0 100 200 300 5 0

0.02

0.04

0.06

0 100 200 300

6 ϕ_{πq}

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.54,θ_{pq}=-3,π^+

0

0.1

0.2

0.3

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

2012/10/31 13.59

0

0.1

0.2

0.3

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.9439E-02/ 24 Constant 0.3206 Mean 0.3092E-02 Sigma 0.1837E-01

0

0.1

0.2

0.3

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.8943E-02/ 24 Constant 0.3203 Mean -0.1061E-02 Sigma 0.1831E-01

MissMass

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.54,θ_{pq}=-3,π^+

0

0.1

0.2

0.3

0 100 200 300

2012/10/31 13.59

1 0 0.1 0.2 0.3 0.4

0 100 200 300 2

0 0.1 0.2 0.3 0.4

0 100 200 300 3 0

0.1

0.2

0.3

0 100 200 300 4

0

0.1

0.2

0 100 200 300 5 0

0.05

0.1

0.15

0 100 200 300

6 ϕ_{πq}

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.54,θ_{pq}=0,π^+

0

0.2

0.4

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

2012/10/31 13.59

0

0.2

0.4

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.1545E-01/ 24 Constant 0.4557 Mean 0.3652E-02 Sigma 0.1825E-01

0

0.2

0.4

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.1183E-01/ 24 Constant 0.4571 Mean -0.6311E-03 Sigma 0.1812E-01

MissMass

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.54,θ_{pq}=0,π^+

0

0.1

0.2

0.3

0 100 200 300

2012/10/31 13.59

1 0

0.2

0.4

0 100 200 300 2

0

0.2

0.4

0 100 200 300 3 0

0.1

0.2

0.3

0 100 200 300 4

0 0.05 0.1 0.15 0.2

0 100 200 300 5 0 0.02

0.04

0.06

0.08

0 100 200 300

6 ϕ_{πq}

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.54,θ_{pq}=3,π^+

0

0.1

0.2

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

2012/10/31 14.00

0

0.1

0.2

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.4513E-02/ 24 Constant 0.2383 Mean 0.1594E-02 Sigma 0.2118E-01

0

0.1

0.2

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.4035E-02/ 24 Constant 0.2383 Mean -0.1952E-02 Sigma 0.2106E-01

MissMass

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.54,θ_{pq}=3,π^+

0

0.01

0.02

0.03

0 100 200 300

2012/10/31 14.00

1 0

0.1

0.2

0.3

0 100 200 300 2

0

0.2

0.4

0.6

0 100 200 300 3 0

0.2

0.4

0 100 200 300 4

0

0.1

0.2

0.3

0 100 200 300 5 0

0.05

0.1

0.15

0 100 200 300

6 ϕ_{πq}