LD_2,Q^2=2.45,ε=0.27,θ_{pq}=1.35,π^+

0

0.05

0.1

0.15

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

2012/10/29 15.15

0

0.05

0.1

0.15

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.3648E-02/ 24 Constant 0.1528 Mean 0.3354E-02 Sigma 0.1955E-01

0

0.05

0.1

0.15

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.3238E-02/ 24 Constant 0.1538 Mean -0.8598E-03 Sigma 0.1931E-01

MissMass

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.27,θ_{pq}=1.35,π^+

0 0.02

0.04

0.06

0.08

0 100 200 300

2012/10/29 15.15

1 0 0.05 0.1 0.15 0.2

0 100 200 300 2

0

0.1

0.2

0 100 200 300 3 0

0.05

0.1

0.15

0 100 200 300 4

0 0.025

0.05

0.075 0.1

0 100 200 300 5 0 0.01

0.02

0.03

0.04

0 100 200 300

6 ϕ_{πq}

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.27,θ_{pq}=3,π^+

0 0.025

0.05

0.075 0.1

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

2012/10/29 15.15

0 0.025

0.05

0.075 0.1

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.9067E-03/ 24 Constant 0.1059 Mean 0.2564E-02 Sigma 0.2111E-01

0 0.025

0.05

0.075 0.1

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.8878E-03/ 24 Constant 0.1063 Mean -0.1538E-02 Sigma 0.2079E-01

MissMass

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.27,θ_{pq}=3,π^+

0

0.005

0.01

0.015

0 100 200 300

2012/10/29 15.15

1 0

0.05

0.1

0 100 200 300 2

0 0.05 0.1 0.15 0.2

0 100 200 300 3 0 0.05 0.1 0.15 0.2

0 100 200 300 4

0

0.05

0.1

0.15

0 100 200 300 5 0

0.02

0.04

0.06

0 100 200 300

6 ϕ_{πq}

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.54,θ_{pq}=-3,π^+

0

0.1

0.2

0.3

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

2012/10/29 15.16

0

0.1

0.2

0.3

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.9865E-02/ 24 Constant 0.3320 Mean 0.3279E-02 Sigma 0.1846E-01

0

0.1

0.2

0.3

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.9279E-02/ 24 Constant 0.3317 Mean -0.8714E-03 Sigma 0.1840E-01

MissMass

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.54,θ_{pq}=-3,π^+

0

0.1

0.2

0.3

0 100 200 300

2012/10/29 15.16

1 0 0.1 0.2 0.3 0.4

0 100 200 300 2

0 0.1 0.2 0.3 0.4

0 100 200 300 3 0

0.1

0.2

0.3

0 100 200 300 4

0

0.1

0.2

0.3

0 100 200 300 5 0 0.05 0.1 0.15 0.2

0 100 200 300

6 ϕ_{πq}

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.54,θ_{pq}=0,π^+

0

0.2

0.4

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

2012/10/29 15.16

0

0.2

0.4

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.1573E-01/ 24 Constant 0.4524 Mean 0.3646E-02 Sigma 0.1829E-01

0

0.2

0.4

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.1197E-01/ 24 Constant 0.4538 Mean -0.6394E-03 Sigma 0.1815E-01

MissMass

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.54,θ_{pq}=0,π^+

0

0.1

0.2

0.3

0 100 200 300

2012/10/29 15.16

1 0

0.2

0.4

0 100 200 300 2

0

0.2

0.4

0 100 200 300 3 0

0.1

0.2

0.3

0 100 200 300 4

0 0.05 0.1 0.15 0.2

0 100 200 300 5 0

0.025

0.05

0.075

0.1

0 100 200 300

6 ϕ_{πq}

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.54,θ_{pq}=3,π^+

0

0.1

0.2

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

2012/10/29 15.17

0

0.1

0.2

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.4311E-02/ 24 Constant 0.2342 Mean 0.2034E-02 Sigma 0.2129E-01

0

0.1

0.2

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.3819E-02/ 24 Constant 0.2341 Mean -0.1574E-02 Sigma 0.2112E-01

MissMass

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.54,θ_{pq}=3,π^+

0

0.01

0.02

0.03

0 100 200 300

2012/10/29 15.17

1 0

0.1

0.2

0.3

0 100 200 300 2

0

0.2

0.4

0.6

0 100 200 300 3 0

0.2

0.4

0 100 200 300 4

0

0.1

0.2

0.3

0 100 200 300 5 0

0.05

0.1

0.15

0 100 200 300

6 ϕ_{πq}