LD_2,Q^2=2.45,ε=0.27,θ_{pq}=1.35,π^+

0

0.05

0.1

0.15

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

2012/10/25 16.31

0

0.05

0.1

0.15

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.3690E-02/ 24 Constant 0.1557 Mean 0.3359E-02 Sigma 0.1954E-01

0

0.05

0.1

0.15

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.3878E-02/ 24 Constant 0.1556 Mean -0.2383E-02 Sigma 0.1974E-01

MissMass

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.27,θ_{pq}=1.35,π^+

0 0.02

0.04

0.06

0.08

0 100 200 300

2012/10/25 16.31

1 0 0.05 0.1 0.15 0.2

0 100 200 300 2

0

0.1

0.2

0 100 200 300 3 0

0.05

0.1

0.15

0 100 200 300 4

0 0.025

0.05

0.075 0.1

0 100 200 300 5 0 0.01

0.02

0.03

0.04

0 100 200 300

6 ϕ_{πq}

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.27,θ_{pq}=3,π^+

0

0.05

0.1

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

2012/10/25 16.32

0

0.05

0.1

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.9448E-03/ 24 Constant 0.1111 Mean 0.2619E-02 Sigma 0.2109E-01

0

0.05

0.1

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.1015E-02/ 24 Constant 0.1111 Mean -0.2906E-02 Sigma 0.2113E-01

MissMass

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.27,θ_{pq}=3,π^+

0

0.005

0.01

0.015

0 100 200 300

2012/10/25 16.32

1 0

0.05

0.1

0 100 200 300 2

0

0.1

0.2

0 100 200 300 3 0

0.1

0.2

0 100 200 300 4

0

0.05

0.1

0.15

0 100 200 300 5 0

0.02

0.04

0.06

0.08

0 100 200 300

6 ϕ_{πq}

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.54,θ_{pq}=-3,π^+

0

0.1

0.2

0.3

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

2012/10/25 16.32

0

0.1

0.2

0.3

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.9576E-02/ 24 Constant 0.3148 Mean 0.3271E-02 Sigma 0.1838E-01

0

0.1

0.2

0.3

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.1027E-01/ 24 Constant 0.3142 Mean -0.2287E-02 Sigma 0.1851E-01

MissMass

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.54,θ_{pq}=-3,π^+

0

0.1

0.2

0.3

0 100 200 300

2012/10/25 16.32

1 0 0.1 0.2 0.3 0.4

0 100 200 300 2

0 0.1 0.2 0.3 0.4

0 100 200 300 3 0

0.1

0.2

0.3

0 100 200 300 4

0

0.1

0.2

0 100 200 300 5 0

0.05

0.1

0.15

0.2

0 100 200 300

6 ϕ_{πq}

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.54,θ_{pq}=0,π^+

0

0.2

0.4

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

2012/10/25 16.32

0

0.2

0.4

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.1605E-01/ 24 Constant 0.4540 Mean 0.3662E-02 Sigma 0.1825E-01

0

0.2

0.4

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.1596E-01/ 24 Constant 0.4518 Mean -0.2292E-02 Sigma 0.1864E-01

MissMass

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.54,θ_{pq}=0,π^+

0

0.1

0.2

0.3

0 100 200 300

2012/10/25 16.32

1 0

0.2

0.4

0 100 200 300 2

0

0.2

0.4

0 100 200 300 3 0

0.1

0.2

0.3

0 100 200 300 4

0 0.05 0.1 0.15 0.2

0 100 200 300 5 0 0.02

0.04

0.06

0.08

0 100 200 300

6 ϕ_{πq}

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.54,θ_{pq}=3,π^+

0

0.1

0.2

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

2012/10/25 16.33

0

0.1

0.2

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.4470E-02/ 24 Constant 0.2527 Mean 0.2107E-02 Sigma 0.2118E-01

0

0.1

0.2

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.5701E-02/ 24 Constant 0.2518 Mean -0.3244E-02 Sigma 0.2142E-01

MissMass

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.54,θ_{pq}=3,π^+

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0 100 200 300

2012/10/25 16.33

1 0

0.1

0.2

0.3

0.4

0 100 200 300 2

0

0.2

0.4

0.6

0 100 200 300 3 0

0.2

0.4

0 100 200 300 4

0

0.1

0.2

0.3

0 100 200 300 5 0

0.05

0.1

0.15

0 100 200 300

6 ϕ_{πq}