LD_2,Q^2=2.45,ε=0.27,θ_{pq}=1.35,π^+

0

0.05

0.1

0.15

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

2012/10/19 13.56

0

0.05

0.1

0.15

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.3681E-02/ 24 Constant 0.1586 Mean 0.4709E-02 Sigma 0.1961E-01

0

0.05

0.1

0.15

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.3977E-02/ 24 Constant 0.1583 Mean -0.1015E-02 Sigma 0.1977E-01

MissMass

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.27,θ_{pq}=1.35,π^+

0 0.02

0.04

0.06

0.08

0 100 200 300

2012/10/19 13.56

1 0 0.05 0.1 0.15 0.2

0 100 200 300 2

0

0.1

0.2

0 100 200 300 3 0 0.05 0.1 0.15 0.2

0 100 200 300 4

0 0.025

0.05

0.075 0.1

0 100 200 300 5 0

0.02

0.04

0 100 200 300

6 ϕ_{πq}

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.27,θ_{pq}=3,π^+

0

0.05

0.1

0.15

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

2012/10/19 13.57

0

0.05

0.1

0.15

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.1108E-02/ 24 Constant 0.1355 Mean 0.4776E-02 Sigma 0.2102E-01

0

0.05

0.1

0.15

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.1347E-02/ 24 Constant 0.1354 Mean -0.6672E-03 Sigma 0.2113E-01

MissMass

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.27,θ_{pq}=3,π^+

0

0.005

0.01

0.015

0 100 200 300

2012/10/19 13.57

1 0

0.05

0.1

0.15

0 100 200 300 2

0

0.1

0.2

0.3

0 100 200 300 3 0

0.1

0.2

0.3

0 100 200 300 4

0

0.1

0.2

0 100 200 300 5 0 0.025

0.05

0.075 0.1

0 100 200 300

6 ϕ_{πq}

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.54,θ_{pq}=-3,π^+

0

0.1

0.2

0.3

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

2012/10/19 13.57

0

0.1

0.2

0.3

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.1019E-01/ 24 Constant 0.3403 Mean 0.4458E-02 Sigma 0.1869E-01

0

0.1

0.2

0.3

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.1123E-01/ 24 Constant 0.3395 Mean -0.1078E-02 Sigma 0.1885E-01

MissMass

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.54,θ_{pq}=-3,π^+

0

0.1

0.2

0.3

0 100 200 300

2012/10/19 13.57

1 0 0.1 0.2 0.3 0.4

0 100 200 300 2

0 0.1 0.2 0.3 0.4

0 100 200 300 3 0

0.1

0.2 0.3

0.4

0 100 200 300 4

0

0.1

0.2

0.3

0 100 200 300 5 0

0.1

0.2

0 100 200 300

6 ϕ_{πq}

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.54,θ_{pq}=0,π^+

0

0.2

0.4

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

2012/10/19 13.57

0

0.2

0.4

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.1691E-01/ 24 Constant 0.4496 Mean 0.4611E-02 Sigma 0.1834E-01

0

0.2

0.4

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.1722E-01/ 24 Constant 0.4468 Mean -0.1326E-02 Sigma 0.1870E-01

MissMass

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.54,θ_{pq}=0,π^+

0

0.1

0.2

0.3

0 100 200 300

2012/10/19 13.57

1 0

0.2

0.4

0.6

0 100 200 300 2

0

0.2

0.4

0 100 200 300 3 0

0.1

0.2

0.3

0 100 200 300 4

0 0.05 0.1 0.15 0.2

0 100 200 300 5 0 0.025

0.05

0.075 0.1

0 100 200 300

6 ϕ_{πq}

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.54,θ_{pq}=3,π^+

0

0.1

0.2

0.3

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

2012/10/19 13.58

0

0.1

0.2

0.3

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.5395E-02/ 24 Constant 0.3187 Mean 0.4300E-02 Sigma 0.2155E-01

0

0.1

0.2

0.3

-0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15

0.6778E-02/ 24 Constant 0.3184 Mean -0.1081E-02 Sigma 0.2162E-01

MissMass

LD_2,Q^2=2.45,ε=0.54,θ_{pq}=3,π^+

0 0.01

0.02

0.03

0.04

0 100 200 300

2012/10/19 13.58

1 0 0.1 0.2 0.3 0.4

0 100 200 300 2

0 0.2 0.4 0.6 0.8

0 100 200 300 3 0

0.2

0.4

0.6

0.8

0 100 200 300 4

0

0.2

0.4

0.6

0 100 200 300 5 0

0.1

0.2

0 100 200 300

6 ϕ_{πq}